Штукатурка печи

Штукатурка печи производится по двум причинам. Во-первых, это необходимо делать, для того чтобы предотвратить попадание пыли и грязи в швы кладки, пригорая, они будут распространять неприятный запах. Во-вторых, эта отделочная работа производится с эстетической, декоративной целью, или как основа под будущую облицовку изразцами, глазурью или керамикой. Слой нанесенной штукатурки увеличит толщину стен, а это, в […]