Какая печь нужна для бани?

Перед тем как выбрать для своей бани одну из возможных печек, нужно определить для себя несколько важных моментов: • решить, какая будет парная — более влажная, как в русской бане или сухая; • размеры парной и отделения для мытья; • определить границы возможных финансовых затрат на печь; • как часто будет устраиваться банный день и […]