Для установки трубы камина и печи сначала в нише измерьте расстояние от нее от пола до начала дымохода и нанесите соответствующую метку на его наружной стенке. На удобной высоте, не менее 150 мм от этой метки, приложите к стене дома рамку люка для выгребания сажи и обведите ее. Снимите рамку и наметьте на стене еще […]