Печь и отопление

Несмотря на свою уникальность, русские печи всегда стояли особняком. Их присутствие было определено лишь только бытом. Если для жизни крестьян именно русские печи были просто незаменимы, то для городской жизни её место ограничивается, лишь кухонным пространством. Для того что бы отапливать дворцы, большие дома, поместья использовали печи «Голландки». Именно так стали называть печи имеющие формы […]